NAME           TDB
DESCRIPTION    'TADS Debugger - DPMI DOS 16'
EXETYPE        WINDOWS
CODE           PRELOAD MOVEABLE DISCARDABLE
DATA           PRELOAD MOVEABLE MULTIPLE
HEAPSIZE       1000
STACKSIZE      20000
